 -5.017835573E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.357080E+00  dx in pixels
 -3.295168E+01  dy in pixels
      1.011805  scalx
      1.024212  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
