 -5.786566673E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.570500E+00  dx in pixels
 -1.395140E+01  dy in pixels
      1.012687  scalx
      1.022651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
