 -8.089809100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.465961E+00  dx in pixels
 -3.394469E+01  dy in pixels
      1.020961  scalx
      1.016933  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
