 -9.023665600E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.289000E-01  dx in pixels
 -1.406640E+01  dy in pixels
      1.022083  scalx
      1.014768  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
