 -1.059159325E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.823400E+00  dx in pixels
 -1.372330E+01  dy in pixels
      1.013912  scalx
      1.022536  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
