 -1.053342446E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.054000E-01  dx in pixels
 -1.587360E+01  dy in pixels
      1.016166  scalx
      1.020201  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
