 -1.064515174E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.369000E-01  dx in pixels
 -1.799010E+01  dy in pixels
      1.013722  scalx
      1.024278  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
