 -1.021937089E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.599200E+00  dx in pixels
 -1.279910E+01  dy in pixels
      1.015551  scalx
      1.020516  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
