 -8.918196620E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.028687E+01  dx in pixels
 -3.345214E+01  dy in pixels
      1.009272  scalx
      1.025419  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
