 -1.021575462E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.081000E-01  dx in pixels
 -1.285150E+01  dy in pixels
      1.010071  scalx
      1.022652  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
