 -9.505016160E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.316400E+00  dx in pixels
 -1.272960E+01  dy in pixels
      1.015760  scalx
      1.020085  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
