 -1.006836157E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.170400E+00  dx in pixels
 -1.460580E+01  dy in pixels
      1.015875  scalx
      1.020069  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
