 -1.004096864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.191299E+00  dx in pixels
  2.049363E+00  dy in pixels
      1.019206  scale x
      1.030824  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
