 -1.067249871E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.019056E+00  dx in pixels
 -1.640405E+01  dy in pixels
      1.014342  scalx
      1.012733  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
