 -1.043563360E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.319900E+00  dx in pixels
 -1.341250E+01  dy in pixels
      1.016350  scalx
      1.020618  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
