 -8.088764090E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.742500E+00  dx in pixels
 -1.499660E+01  dy in pixels
      1.016797  scalx
      1.018247  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
