 -8.778170840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.084966E+01  dx in pixels
 -3.416537E+01  dy in pixels
      1.011774  scalx
      1.025552  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
