 -1.003557550E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.311500E+00  dx in pixels
 -1.679570E+01  dy in pixels
      1.015415  scalx
      1.019183  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
