 -5.810370944E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.197600E+00  dx in pixels
 -1.511890E+01  dy in pixels
      1.008148  scalx
      1.029709  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
