 -1.076507481E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.810600E+00  dx in pixels
 -1.582130E+01  dy in pixels
      1.015317  scalx
      1.021078  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
