 -8.061140090E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.750800E+00  dx in pixels
 -1.500430E+01  dy in pixels
      1.016795  scalx
      1.018322  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
