 -9.979886840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.226100E+00  dx in pixels
 -1.307110E+01  dy in pixels
      1.012383  scalx
      1.022385  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
