 -5.025056944E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.461470E+01  dx in pixels
 -1.269378E+01  dy in pixels
      1.004704  scalx
      1.031871  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
