 -9.240002850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.659724E+00  dx in pixels
 -3.797492E+01  dy in pixels
      1.022165  scalx
      1.015619  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
