 -1.085712811E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.900000E-02  dx in pixels
 -1.703360E+01  dy in pixels
      1.012302  scalx
      1.022796  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
