 -1.047681213E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.042600E+00  dx in pixels
 -2.056100E+01  dy in pixels
      1.017572  scalx
      1.018574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
