 -1.005592574E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.170400E+00  dx in pixels
 -1.873320E+01  dy in pixels
      1.023680  scalx
      1.012699  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
