 -9.329653000E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.706702E+00  dx in pixels
 -3.654321E+01  dy in pixels
      1.014389  scalx
      1.023741  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
