 -8.900525370E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.578800E+00  dx in pixels
 -1.657850E+01  dy in pixels
      1.018575  scalx
      1.018082  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
