 -8.454844500E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.117630E+01  dx in pixels
 -3.763139E+01  dy in pixels
      1.016245  scalx
      1.021501  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
