 -8.865533780E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.185466E+00  dx in pixels
 -3.744822E+01  dy in pixels
      1.009532  scalx
      1.030781  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
