 -1.020947021E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.182400E+00  dx in pixels
 -3.728258E+01  dy in pixels
      1.015871  scalx
      1.021998  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
