 -1.110816231E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.231500E+00  dx in pixels
 -2.084100E+01  dy in pixels
      1.016384  scalx
      1.019328  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
