 -1.111867892E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.133000E-01  dx in pixels
 -2.055550E+01  dy in pixels
      1.012936  scalx
      1.022765  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
