 -8.371282260E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.465072E-01  dx in pixels
 -3.658638E+01  dy in pixels
      1.021487  scalx
      1.014139  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
