 -9.214700060E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.418600E+00  dx in pixels
 -2.227440E+01  dy in pixels
      1.022018  scalx
      1.011448  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
