 -1.057120006E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.669500E+00  dx in pixels
 -2.084410E+01  dy in pixels
      1.017006  scalx
      1.019309  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
