 -1.103182749E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.429600E+00  dx in pixels
 -2.022420E+01  dy in pixels
      0.993555  scalx
      1.022288  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
