 -1.247600949E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.626112E-01  dx in pixels
  8.919662E-03  dy in pixels
      1.001042  scale x
      1.027734  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
