 -9.737821250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.201211E+00  dx in pixels
 -3.791138E+01  dy in pixels
      1.016608  scalx
      1.022279  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
