 -1.076199425E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.763700E+00  dx in pixels
 -2.162110E+01  dy in pixels
      1.017160  scalx
      1.019472  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
