 -1.229451225E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.203572E-02  dx in pixels
 -3.372609E-02  dy in pixels
      1.025207  scale x
      1.024717  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
