 -1.074064288E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.043300E+00  dx in pixels
 -2.210840E+01  dy in pixels
      1.017575  scalx
      1.019954  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
