 -1.086924144E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.319000E-01  dx in pixels
 -1.845890E+01  dy in pixels
      1.015960  scalx
      1.020509  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
