 -1.221025544E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.848567E-02  dx in pixels
  7.912755E-02  dy in pixels
      1.024262  scale x
      1.025878  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
