 -1.092975017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.879997E-02  dx in pixels
 -2.175260E+01  dy in pixels
      1.013921  scalx
      1.022410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
