 -1.048391102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.627926E+00  dx in pixels
 -3.880811E+01  dy in pixels
      1.010355  scalx
      1.031454  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
