 -9.571685840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.648421E+00  dx in pixels
 -3.644010E+01  dy in pixels
      1.008517  scalx
      1.027715  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
