 -1.085236584E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.562000E-01  dx in pixels
 -1.981500E+01  dy in pixels
      1.009336  scalx
      1.025312  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
