  1.167481706E+00 -1.176877676E+00 -6.572768552E-01 -1.008750215E+00  rotation in radian
 -1.177951E+01  dx in pixels
 -3.642984E+01  dy in pixels
      1.015358  scalx
      1.023588  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
